Nelinearne enačbe

Emil Žagar 5. oktober 2004

Rešujemo enačbo e^{−x} − x = 0. Za numerično reševanje jo najprej preoblikujemo v e^{−x} = x. (1)

Slika 1: Grafa funkcij iz enačbe (1).

Na sliki 1 lahko razberemo, da je rešitev enačbe (1) nekje med 0 in 1. Kaj več o takih in podobnih problemih pa si lahko preberete v [1] in [2].

Enačbo (1) bomo rešili z metodo navadne iteracije. Znano je, da zaporedje približkov {x_r}^∞_{r=0}, kjer je

x_{r+1} = e^{−xr} , x_0 = 0.57,

konvergira proti rešitvi enačbe (1). Zapišimo nekaj prvih približkov v tabelo.

r x_r 0 0.5700 1 0.5655 2 0.5680 3 0.5666 4 0.5674

Tabela 1: Tabela začetnih približkov rešitve enačbe (1).

Iz tabele 1 je razvidno, da je rešitev blizu števila 0.5670.

Literatura

[1] M. S. Berger. Nonlinearity and Functional Analysis. Academic Press, New York, 1977.

[2] Z. Bohte. Numerično reševanje enačb. Državna založba Slovenije, Ljubljana, 1974.